Marker denne mulighed, hvis Windows Scripting Host skal afbryde scripts, efter at de har kørt det angivne antal sekunder. Du kan bruge denne mulighed til at forhindre scripts i at køre for lang tid, eller muligvis uendeligt.


Angiver, hvor mange sekunder scriptet skal køre.

Hvis afkrydsningsfeltet Stop scripts efter: ikke er markeret, vil denne tekstboks ikke være tilgængelig.


Marker denne mulighed, hvis du vil have Windows Scripting Host til at vise Windows Scripting Host-versionsoplysninger, hver gang et script udføres.


Marker denne mulighed for at gendanne Windows Scripting Host-standardindstillingerne.


Marker denne mulighed, hvis Windows Scripting Host skal afbryde det valgte script, efter at det har kørt det angivne antal sekunder. Du kan bruge denne mulighed til at forhindre scripts i at køre for lang tid, eller muligvis uendeligt.


Angiver hvor mange sekunder det markerede script skal køre.

Hvis afkrydsningsfeltet Stop script efter: ikke er markeret, vil denne tekstboks ikke være tilgængelig.


Marker denne mulighed, hvis Windows Scripting Host skal vise Windows Scripting Host-versionsoplysninger, hver gang det markerede script udføres.


Marker denne mulighed for at gendanne Windows Scripting Host-standardindstillingerne for det markerede script.


Hvis du vil se oplysninger i denne Hjælp-fil

1	Klik her  [image]  for at køre Windows Scripting Host.

2	For at få hjælp til et objekt skal du klikke på [image] øverst i dialogboksen, og bagefter klikke på objektet.

Bemærk

Du kan også starte Windows Scripting Host ved at klikke på knappen Start, vælge Kør, skrive WScript.exe, og trykke på OK, eller ved at højreklikke på en genvej til et script og vælge Egenskaber.